Choix du titulaire d'un marché public
Direction de l'information légale et administrative
Pratiques commerciales
Les offres des soumissionnaires aux marchés publics sont notées selon des critères fixés à l'avance qui figurent dans les documents tenus à leur disposition pendant la mise en concurrence. À l'issue de la procédure, l'offre la mieux classée est retenue. Le marché public prend effet à la date de réception par le titulaire de la notification, obligatoire quel que soit le montant.
Direction de l'information légale et administrative
Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
modified 2023-01-01
Fiche pratique
text/xml
F23784
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037730489&cidTexte=LEGITEXT000037701019, https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037730481&cidTexte=LEGITEXT000037701019, https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037730475&cidTexte=LEGITEXT000037701019, https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037729991&cidTexte=LEGITEXT000037701019, https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037729983&cidTexte=LEGITEXT000037701019, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045733739
Fr
isPartOf N31387
France entière
https://www.service-public.fr/a-propos/mentions-legales
Fiche pratique
Professionnels
www.service-public.fr
Tout professionnel
Accueil professionnels
Pratiques commerciales
Marchés publics
Choix du titulaire d'un marché public

Pratiques commerciales
Développement commercial

Marchés publics
Procédures de marchés publics
Seuils des marchés publics
Documents mis à la disposition des candidats
Trouver les avis de marchés publics
Présentation du dossier de candidature
Répondre par voie électronique
Conditions pour qu'une candidature soit examinée
Sous-traitance ou co-traitance
Échanges entre l'acheteur et les candidats
Choix du titulaire d'un marché public
Rejet d'une offre
Révision du prix
Paiement d'un marché public
Intérêts moratoires
Règlement amiable
Les offres des soumissionnaires aux marchés publics sont notées selon des critères fixés à l'avance qui figurent dans les documents tenus à leur disposition pendant la mise en concurrence. À l'issue de la procédure, l'offre la mieux classée est retenue. Le marché public prend effet à la date de réception par le titulaire de la notification, obligatoire quel que soit le montant.

Vérification des conditions de participation
Si l'acheteur constate qu'il manque des documents dans un dossier de candidature, il peut les demander au candidat concerné.
En revanche, il ne peut pas demander uniquement au candidat auquel il envisage d'attribuer le marché, les justificatifs nécessaires pour prouver qu'il ne fait pas l'objet d'une interdiction de soumissionner
Si le candidat se trouve dans un cas d'interdiction de soumissionner la candidature est déclarée irrecevable et il sera éliminé. Sa candidature sera également écartée s'il ne remplit pas les conditions de participation fixées par l'acheteur ou s'il ne peut pas produire les justificatifs dans le délai.
Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats, le candidat dont la candidature a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires.
Cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.

Analyse de la candidature et de l'offre
En général, l'acheteur apprécie séparément les candidatures et les offres.
- Pour la candidature, l'acheteur évalue les capacités professionnelles, techniques et financières du soumissionnaire. S'il a fixé des niveaux minimaux de capacités, il élimine les candidatures qui ne les atteignent pas.
- Pour l'offre, l'acheteur choisi la plus avantageuse économiquement.
Pour cela, l'acheteur a préalablement définit un ou plusieurs critères, qui doivent être liés à l'objet du marché et ne pas être discriminatoires. Par exemple, la proximité géographique du soumissionnaire ou sa nationalité ne peuvent être utilisées comme des critères de choix.

Critères de choix
L'acheteur peut se fonder sur un seul critère ou plusieurs critères

Critères multiples
En plus du critère économique, l'acheteur peut prévoir plusieurs critères qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il s'agit par exemple des critères suivants :
- Prix (ou coût) : critère obligatoire
- Qualité : valeur technique, caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, accessibilité, apprentissage, conditions de production, garantie de la rémunération équitable des producteurs, caractère innovant ou développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture etc.
- Délais d'exécution, conditions de livraison, service après-vente, etc.
- Organisation, qualifications et expérience du personnel : l'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché une personne qui n'a pas établi de plan de vigilance alors qu'elle y était obligée

Critère unique
L'acheteur peut se fonder sur un critère unique, par exemple :
- Le prix : à condition que le marché ait pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité ne change pas d'un fournisseur ou d'un prestataire à l'autre)
- Le coût déterminé selon une approche fondée sur le coût du cycle de vie
Les offres régulières, acceptables et appropriées vont être classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution prévus par l'acheteur.
Ces critères sont indiqués dans les documents de la consultation voire dans l'avis de marché et ne sont plus modifiés ensuite. Ils s'appliquent aussi aux variantes proposées.

Particularités selon la procédure
En cas de dialogue compétitif et pour un partenariat d'innovation, l'offre économiquement la plus avantageuse doit obligatoirement être choisie sur la base de plusieurs critères.
Si le marché est passé selon une procédure formalisée, les critères doivent être pondérés ou, en cas d'impossibilité, indiqués par ordre décroissant d'importance.
La pondération représente l'importance que l'acheteur accorde à chaque critère et indique aux candidats sur quels aspects ils doivent porter leur attention.
Ainsi, lorsque le critère du prix est pondéré à 80 %, c'est le montant de l'offre qui pèsera principalement pour le choix et moins le prix de l'offre sera élevé, plus elle aura de chances de l'emporter.
La pondération des critères peut être exprimée sous forme de fourchette avec un écart maximum.

Délai de validité de l'offre
Comme pour une proposition commerciale, l'offre a une période limitée de validité qui est fixée par l'acheteur dans l'avis de marché ou les documents de la consultation.
Le délai de validité débute à la date limite de réception des offres.
Si le délai expire avant la notification du marché, mais après la décision d'attribution, la procédure peut se poursuivre normalement.
En revanche, lorsque le délai expire avant la décision d'attribution du marché, les soumissionnaires n'ont plus l'obligation de maintenir leur offre, ce qui entraîne la fin de la procédure.
Toutefois, l'acheteur peut, avant l'expiration du délai de validité des offres, demander à tous les soumissionnaires de prolonger la durée de validité de leur offre. Pour que cette prolongation soit effective, tous les soumissionnaires doivent accepter. En cas de refus de l'un d'eux, la procédure est déclarée sans suite.

Information du candidat retenu
L'acheteur informe le candidat retenu. Cependant, à ce stade, le marché n'est pas encore notifié.
L'attributaire pressenti doit fournir les attestations qui justifient qu'il n'est pas dans un cas d'interdiction de soumissionner à un marché public (notamment les attestations fiscales et sociales). Ce n'est qu'après avoir reçu les pièces, et les avoir vérifiées, que l'acheteur informera les autres soumissionnaires du rejet de leurs offres.

Mise au point
Éventuellement, le marché peut faire l'objet d'une mise au point. Cela permet d'apporter de légères modifications avant la signature.
La mise au point peut porter sur :
- des ajustements techniques
- une mise en conformité.
Ce processus ne peut pas remettre en cause les caractéristiques essentiels de l'offre.

Signature de l'acte d'engagement utilisé par l'acheteur
L'acheteur peut utiliser le modèle d'acte d'engagement proposé par le ministère de l'économie, ATTR1 , qu'il transmet au titulaire pressenti qui doit le signer.
Ce document, pièce principale du marché public, permet d'identifier les parties liées par le marché et de connaître les engagements réciproques du titulaire du marché et de l'acheteur.
Si le marché est passé selon une procédure formalisée, l'acheteur doit attendre au moins 11 jours à partir de la date d'envoi des informations de rejet aux autres soumissionnaires pour signer le marché (16 jours si l'information a été transmise par courrier papier).
Il n'y a pas de délai à respecter si un seul candidat a participé à la consultation.

À noter
Le contrat formalisant le marché peut être signé et notifié électroniquement.
L'avis d'attribution permet de rendre public le choix de l'offre retenue par l'acheteur. Il doit être publié au BOAMP ou au JOUE selon les marchés, dans les 30 jours maximums après la signature du marché.

Notification au candidat retenu
L'acheteur notifie le marché, au titulaire, c'est-à-dire lui communiquer une copie des pièces contractuelles (acte d'engagement, par exemple).
La date à retenir pour la notification du marché est celle de la réception des pièces par le prestataire.
En cas de différend dans l'exécution d'un marché, l'acheteur et le titulaire du marché peuvent recourir :
- au médiateur des entreprises,
- à un comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics.

Conséquences du Coronavirus sur le choix du titulaire
Critère de choix économique
Si l'acheteur doit prendre en compte le chiffre d'affaires de l'opérateur économique afin de s'assurer de sa capacité économique et financière pour exécuter le marché, il doit prendre en compte les conséquences du Covid-19.
Par exemple, l'acheteur ne tiendra pas compte de la baisse du chiffre d'affaires intervenue au titre du ou des exercices sur lesquels s'imputent les conséquences de la crise sanitaire liée à l'épidémie du Covid-19.
Cette disposition s'applique au marché public pour lequel une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à partir du 17 juin 2020 jusqu'au 31 décembre 2023.

Offre de marché public rejetée : droit à l'information et recours

Pratiques commerciales

Code de la commande publique : articles R2152-6 à R2152-8
Choix des critères d'attribution

Code de la commande publique : articles R2152-9 à R2152-10
Utilisation du coût du cycle de vie comme critère d'attribution

Code de la commande publique : articles R2152-11 à R2152-12
Publicité des critères et modalités de mise en œuvre

Code de la commande publique : articles R2182-1 à R2182-3
Signature du marché

Code de la commande publique : articles R2182-4 à R2182-5
Notification du marché

Décret n°2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique

ATTRI1 - Acte d'engagement (ex-DC3)
Ministère chargé de l'économie
Notice explicative de l'ATTRI1 (acte d'engagement)

L'examen des offres
Ministère chargé de l'économie

Dialogue compétitif
Ministère chargé des finances

Soumissionnaire
Personne physique ou morale, publique ou privée, qui présente une offre dans le cadre d'un marché public

Plan de vigilance
Concerne les grandes entreprises qui emploient plus de 5000 salariés en France. Ce plan comporte des mesures pour identifier les risques et prévenir les atteintes graves envers les droits humains, les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement.

Coût du cycle de vie en matière de marché public
Le coût du cycle de vie d'un produit, d'un service ou d'un ouvrage couvre tout ou partie des coûts d'acquisition, de consommation d'énergie, de maintenance, de recyclage, etc.

Avis de marché ou avis d'appel public à la concurrence (AAPC)
Publicité publiée par un organisme public pour informer les candidats potentiels de la passation d'un marché public (également appelé avis de marché ou avis de publicité ou avis d'appel d'offres)

Documents de la consultation ou dossier de consultation des entreprises (DCE)
Ensemble des documents élaborés par l'organisme public, dans le cadre des procédures de marchés publics, destiné aux fournisseurs et entrepreneurs intéressés par le marché, et dans lequel trouver les renseignements utiles pour élaborer sa candidature et son offre.
Marché public : comment obtenir une attestation fiscale ou sociale ?