Comment obtenir le label Reconnu Garant de l'Environnement (RGE) ?
Direction de l'information légale et administrative
Secteurs d'activité
Vous êtes un professionnel du bâtiment spécialisé dans les travaux de rénovation énergétique ou l'installation d'équipements utilisant des énergies renouvelables ? Vous souhaitez valoriser votre savoir-faire, offrir un gage de qualité et de compétence à vos clients et être référencé ? Vous voulez faire bénéficier à vos clients d'aides financières (crédit d'impôt, MaPrimeRénov', éco prêt à taux zéro, etc) ? Vous devez obtenir un ou plusieurs signes de qualité RGE. Nous vous expliquons comment faire.
Direction de l'information légale et administrative
Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
modified 2023-08-24
Question-réponse
text/xml
F32251
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000041464488/, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023380703, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041963333, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029257402/, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029958322/, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031585721/
Fr
isPartOf N13363
France entière
https://www.service-public.fr/a-propos/mentions-legales
Question-réponse
Professionnels
www.service-public.fr
Accueil professionnels
Secteurs d'activité
Environnement
Comment obtenir le label Reconnu Garant de l'Environnement (RGE) ?

Secteurs d'activité

Environnement
Transition écologique et énergétique d'une entreprise
Qualité de « société à mission »
Installations classées protection de l'environnement (ICPE)
Installations, ouvrages, travaux, activités (IOTA)
Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)
Certificat individuel de produits phytopharmaceutiques (Certiphyto ou CI-phyto)
Agrément sanitaire et déclaration de manipulation de denrées animales
Vous êtes un professionnel du bâtiment spécialisé dans les travaux de rénovation énergétique ou l'installation d'équipements utilisant des énergies renouvelables ? Vous souhaitez valoriser votre savoir-faire, offrir un gage de qualité et de compétence à vos clients et être référencé ? Vous voulez faire bénéficier à vos clients d'aides financières (crédit d'impôt, MaPrimeRénov', éco prêt à taux zéro, etc) ?
Vous devez obtenir un ou plusieurs signes de qualité RGE. Nous vous expliquons comment faire.

Remplir les conditions d'obtention du label RGE
Vous pouvez obtenir un ou plusieurs
signes de qualité RGE si vous êtes un professionnel réalisant des travaux ou des prestations intellectuelles concourant à la performance énergétique des bâtiments et des installations d'énergie renouvelable.
Les signes de qualité RGE répondent à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences issues de normes, et d'exigences complémentaires définies dans des chartes :
- Norme NF X50-091 ou équivalente : les signes de qualité RGE correspondant à cette norme sont appelés qualifications. Ils portent sur la capacité technique, les moyens et compétences d'une entreprise à réaliser des travaux de qualité dans une activité donnée.
- Norme NF EN ISO/CEI 17065 ou équivalente : les signes de qualité RGE correspondant à cette norme sont appelés certifications. Ils portent sur la compétence de conception et de réalisation de travaux de rénovation énergétique d'une entreprise. Ces travaux doivent faire partie d'une offre globale d'amélioration de la performance énergétique. La certification porte également sur la capacité à assurer l'accompagnement du maître d'ouvrage tout au long du projet.
- Charte RGE Travaux du 9 novembre 2011 et l'avenant n°1 du 4 novembre 2013 de la charte RGE Travaux
- Charte RGE études du 4 novembre 2013 Charte RGE études du 4 novembre 2013 et Charte RGE études du 27 mai 2016
Les critères d'obtention du label RGE varient selon qu'il s'agit d'une certification et d'une qualification ou, de façon dérogatoire, d'une qualification-chantier.
La qualification-chantier est une démarche simplifiée expérimentale. Elle permet aux professionnels n'ayant pas le label RGE de faire une demande spécifique pour permettre à leurs clients de disposer des aides gouvernementales.

Certification et qualification
Pour obtenir un ou plusieurs signes de qualité RGE, vous devez remplir tous les critères suivants :

Critères obligatoires et cumulatifs
Critère de neutralité
Afin de garantir votre neutralité, vous devez être indépendant de tout fournisseur d’énergie et/ou de matériel.
Critères légaux, administratifs et juridiques
Pour demander l'obtention d'un signe de qualité, vous devez remplir des critères de régularité de situation administrative, fiscale, légale et sociale relevant de votre activité.
Le dossier à fournir contient les pièces suivantes :
- Extrait du Kbis et/ou inscription à la chambre des métiers
- Immatriculation Insee : Sirene, Siret des établissements demandeurs le cas échéant, et code NACE
- Attestation de l'Urssaf datée de moins de 3 mois à la date du dépôt du dossier de demande
- Attestations d'assurances en responsabilité civile et en responsabilité construction en cours de validité à la date du dépôt de dossier
Critères de régularité et de compétences
Vous devez remplir des critères financiers, de compétences professionnelles, de moyens techniques et de moyens humains pour la catégorie de travaux concernée.
Vous devez fournir les justifications suivantes :
- Preuve de maîtrise des connaissances d'un ou plusieurs responsables techniques de chantier désignés par établissement
- Respect des exigences portant sur les moyens en ressources humaines (dirigeants, cadres, techniciens, exécutants) identifiés par exemple par l'effectif du personnel, sa formation initiale ou continue, son positionnement dans les conventions collectives, son expérience professionnelle et, éventuellement, ses habilitations
- Compétences en étude, coordination de chantier et de conseil relevant d'une offre globale de rénovation énergétique de bâtiment
- Informations financières sur au moins les 2 derniers exercices comptables clos pour que l'organisme délivrant le label RGE vérifie la cohérence et l'adéquation de vos moyens, et éventuellement, apprécie votre santé financière
- Respect des exigences de moyens matériels pour réaliser les prestations concernées (moyens d'études, de conseil, de réalisation et de contrôle par exemple) : ces exigences sont définies en fonction des particularités du secteur d'activité et du signe de qualité concerné
Critères de qualité des travaux
Vous devez fournir au minimum 2 références représentatives de réalisation de chantiers achevés au cours des 4 dernières années dans l'activité désignée RGE.
L'organisme délivrant le label RGE interroge directement les clients sur les conditions de réalisation d'une ou plusieurs des références fournies. Elles comprennent au minimum les documents suivants :
- Devis
- Facture
- Rapport d'évaluation énergétique
- Attestation de satisfaction du client
Critères portant sur la sinistralité de l'entreprise
Vous devez fournir un relevé de sinistres intervenus au cours des 4 dernières années. Vous pouvez l'obtenir auprès de votre compagnie d'assurance.
L'organisme délivrant le label RGE évalue le relevé et en tient compte lors de sa décision d'attribution.

Attention
vous ne pouvez pas obtenir le label RGE si le dirigeant de votre entreprise ou un de ses représentants mandatés a fait l'objet depuis moins de 5 ans d'un jugement. Ce jugement doit constater sa participation à une organisation criminelle, une corruption, une fraude, un blanchiment de capitaux ou un délit affectant sa moralité dans l'exercice de sa profession.

Critères particuliers
Établissements secondaires
Si votre entreprise a plusieurs établissements distincts, l'organisme délivrant le label RGE doit demander que l'ensemble des exigences soit respecté au niveau de chaque établissement (siège et établissements secondaires).
Professionnels étrangers
Vous devez faire la demande de label RGE auprès d'un organisme français de qualification ou de certification. Vous devez fournir les documents justifiant des exigences équivalentes à celles du dispositif français, délivrés par les services et les autorités compétentes du pays d'origine. Vous pouvez également être qualifié ou certifié par un organisme de votre pays.
Sous-traitance
Vous assumez l'entière responsabilité des travaux donnés en sous-traitance.
L'organisme délivrant le label RGE vous informe de vos obligations d'information de vos clients et de respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de sous-traitance.
Les entreprises sous-traitantes doivent également être titulaires du label RGE. Vous devez tenir à disposition de l'organisme de certification une liste des sous-traitants réalisant des prestations liées à la rénovation énergétique pour votre compte ainsi que les certificats associés à leur(s) signe(s) de qualité.
Dans le cadre de la qualification, un seuil maximal de sous-traitance de l'installation est défini par l'organisme délivrant le label RGE afin de s'assurer du maintien du savoir-faire de votre entreprise. Ce seuil est ainsi étudié par qualification, dans une plage de 30 % à 50 % du chiffre d'affaires relevant de la pose.

Qualification-chantier
À titre expérimental, depuis le début de l'année 2021, vous pouvez déroger aux critères spécifiques ou additionnels exigés pour obtenir le label RGE. Cette expérimentation prend fin le 31 décembre 2023. Cette dérogation à la qualification est désignée sous le terme qualification-chantier.
La qualification-chantier n'est valable que pour un seul chantier.
Pour obtenir la qualification-chantier, vous devez répondre à tous les critères suivants :

Critères obligatoires et cumulatifs
Critères d'ancienneté
Vous devez justifier d'une activité d'au moins 2 ans à la date d'émission du devis.
Critères légaux, administratifs, juridiques et assurantiels
Vous devez fournir les documents permettant de justifier de la régularité de votre situation administrative et fiscale. Ils correspondent aux exigences suivantes :
- Être inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers
- Ne pas être en état de liquidation judiciaire ou de cessation d'activités
- Être à jour de vos obligations relatives au paiement des cotisations sociales
- Être à jour de vos obligations relatives au paiement des impôts et taxes
- Avoir une assurance couvrant les responsabilités liées à l'exercice des activités concernées par la qualification-chantier demandée
Critères de compétences
Vous devez fournir la preuve de la maîtrise des connaissances d'un ou plusieurs responsables techniques de chantier désignés par établissement. Cette preuve est demandée pour chaque responsable technique désigné.
Critères de qualité de travaux
Pour le chantier concerné, vous devez fournir les éléments suivants :
- Adresse du chantier
- Catégorie de travaux concernée
- Date de début des travaux, identifiée par la date de signature du devis par le maître d'ouvrage
- Devis des travaux portant mention que vous devez pouvoir être accompagné par une personne représentant l'organisme de qualification-chantier, jusqu'à 3 mois après la date d'achèvement du chantier afin de satisfaire à l'exigence de contrôle. Le devis doit également comporter une clause suspensive de l'exécution du devis dans le cas où le dossier ne serait pas accepté par l'organisme de qualification-chantier.
L'organisme délivrant une qualification-chantier vous soumet à un contrôle de réalisation systématique sur le chantier faisant l'objet d'une qualification-chantier. Ce chantier doit être terminé depuis moins de 3 mois.
Lorsqu'un contrôle de réalisation sur une catégorie de travaux relève une ou plusieurs non-conformités majeures, vous pouvez être soumis à des contrôles de réalisation supplémentaires. Ces contrôles se font sur la même catégorie de travaux que celle faisant apparaître une non-conformité.

Critères particuliers
Établissements secondaires
La qualification-chantier est attribuée au niveau d'un établissement de votre entreprise (siège ou établissement secondaire).
Sous-traitance
La sous-traitance est interdite pour obtenir la qualification-chantier.
Critères d'exclusion
Vous ne devez pas avoir fait l'objet d'une décision d'interdiction d'accès à la qualification suite à une non-conformité majeure, ou un signalement émanant d'un tiers.

Attention
Vous pouvez obtenir 3 qualifications-chantiers maximum, toutes catégories de travaux confondues.
L'organisme de qualification-chantier vérifie que vous n'avez pas déjà bénéficié du nombre maximum de qualifications-chantiers, auprès d'autres organismes de qualification-chantier ou de lui-même.

Choisir un label RGE en fonction de votre activité
Vous devez choisir votre label RGE (signe de qualité) en fonction de votre activité. Vos labels sont répartis suivants les domaines de travaux ou de prestations intellectuelles.

Labels RGE travaux
Vous devez choisir un ou des signes de qualité RGE en effectuant des travaux spécifiques d'installation ou de pose parmi les travaux suivants :
- Chaudières à haute ou très haute performance énergétique ou à micro-cogénération gaz, dont régulateurs de température
- Équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires
- Appareils hydrauliques de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses
- Appareils indépendants de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses
- Pompes à chaleur pour la production de chauffage
- Pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire
- Émetteurs électriques, dont régulateurs de température
- Équipements de ventilation mécanique
- Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées verticales, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur
- Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées en toiture
- Matériaux d'isolation thermique, par l'intérieur, des murs, des rampants de toiture et des plafonds de combles
- Matériaux d'isolation thermique des murs par l'extérieur
- Matériaux d'isolation thermique des toitures terrasses et des toitures par l'extérieur
- Matériaux d'isolation thermique des planchers de combles perdus
- Matériaux d'isolation thermique des planchers sur local non chauffé
- Échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, à l'exception des capteurs horizontaux
- Équipements et matériaux au titre de la réalisation d'un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation d'énergie du logement
Ces travaux de fourniture et d'installation d'équipements, matériaux et appareils d'isolation doivent respecter des niveaux standards élevés de performance énergétique.

Labels RGE études
Vous devez choisir un ou des labels RGE études en réalisant des prestations d'études relatives aux thèmes suivants :
- Conception bioclimatique et passive du projet architectural, enveloppe thermique, y compris étanchéité à l'air et transferts d'hygrométrie dans les parois
- Systèmes énergétiques de production/distribution/émission et régulation à partir ou non d'énergies renouvelables pour chauffage, climatisation, rafraîchissement, eau chaude sanitaire, ventilation, éclairage
Ces prestations peuvent être de différents types :
- Assistance et/ou conseil auprès des maîtres d'ouvrage (pour la prise de décision, vérification de l'intégration des objectifs de performance énergétique dans le programme et contrôle du respect de ces objectifs)
- Diagnostic thermique, étude thermique et audit énergétique
- Maîtrise d'œuvre générale, totale ou partielle (études et/ou direction de l'exécution du contrat de travaux)
- Ingénierie d'exploitation et de maintenance

Avoir les compétences nécessaires grâce à une formation initiale ou continue
Un responsable technique désigné de votre établissement doit avoir suivi avec succès une formation initiale ou continue.
Cela varie selon qu'il s'agit de manière générale, d'une certification et d'une qualification ou, de façon dérogatoire d'une qualification-chantier.

Certification et qualification
Pour satisfaire aux exigences de compétences, le responsable technique doit suivre avec succès une formation continue auprès d'un organisme de formation agréé.
Cette formation respecte un cahier des charges. Suivant le label RGE choisi, le responsable technique apprend notamment à :
- Comprendre le fonctionnement énergétique d'un bâtiment dans le contexte du PREH
- Connaître les principales technologies clés, les différentes solutions d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, leurs interfaces
- Appréhender et expliquer le projet de rénovation énergétique, en interprétant une évaluation dans le cadre d'une approche globale
- Conseiller vos clients sur les plans techniques, financiers et divers
- Concevoir et dimensionner une installation
- Organiser les points clés de la mise en œuvre et de la mise en service, et les expliquer à votre interlocuteur
- Planifier la maintenance de l'exploitation

Qualification-chantier
Pour satisfaire aux exigences de compétences, le responsable technique de votre entreprise doit avoir suivi avec succès une formation initiale. Cette formation doit être qualifiante et/ou diplômante.
Le responsable technique peut aussi avoir suivi avec succès une formation continue spécifique avec un contrôle de connaissances sur le volet théorique et le volet pratique.
Ces formations portent au minimum sur les compétences associées aux contenus suivants :
- État du marché et des ressources
- Aspects écologiques et logistiques
- Sécurité des installations
- Subventions et aides publiques
- Solutions technologiques
- Aspects économiques et de rentabilité
- Conception, installation et entretien
- Législation nationale et normes européennes
Vous trouverez dans le guide de l'Ademe intitulé Quelles qualifications et certifications pour quels travaux depuis 2022 ? la liste des formations prises en compte pour la délivrance des signes de qualité ainsi que les organismes de formation les délivrant.

À savoir
l'Ademe propose des cours en ligne et ouverts à tous sur la plateforme MOOC Bâtiment Durable. Elle a pour but de faire monter en compétence l'ensemble des acteurs de la filière du bâtiment dans le domaine de la performance énergétique. Ces formations ne sont pas diplômantes et ne sont pas reconnues pour l'obtention du label RGE.

Choisir l'organisme délivrant le label RGE seléctionné
Les labels RGE sont délivrés par des organismes ayant passé une convention avec l'État, conclue pour une durée de 4 ans renouvelables. Ces organismes sont accrédités par le Cofrac (ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation).
Ces organismes s'engagent aux actions suivantes :
- Respecter des exigences communes pour délivrer leurs signes de qualité à travers une charte
- Encadrer les critères de gestion des signes de qualité à travers une convention avec l'État
Les organismes délivrant les labels RGE sont notamment les suivants (cette liste publiée par le ministère de l'écologie n'est pas exhaustive) :

Organismes délivrant les labels RGE pour les travaux concourant à améliorer la performance énergétique des bâtiments

Organismes intervenant dans le domaine des travaux concourant à améliorer la performance énergétique des bâtiments
Organismes
Travaux ou prestations concernés
Qualifelec
Travaux électriques en matière d'efficacité énergétique et/ou d'installation des énergies renouvelables
Qualit'EnR
Toutes installations d'équipements valorisant les énergies renouvelables
Qualibat
Tous travaux liés à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables
Certibat
Travaux de rénovation énergétique globale
RGE ECO Artisan
Travaux d'efficacité énergétique
RGE : les pros de la performance énergétique
Travaux liés à la performance énergétique (construction ou rénovation)
CERQUAL Qualitel Certification
Travaux de rénovation lourde dans le cadre d'une rénovation énergétique globale

Organismes délivrant les labels RGE études

Organismes délivrant les labels RGE études
Organismes
Prestations concernées
OPQIBI
Études liées à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables
OPQTECC
Études portant sur le contexte environnemental des opérations, la performance énergétique de l'enveloppe du bâti, des travaux et équipements qui en découlent
Certivea
Études thermiques dans les secteurs du logement/maison individuelle et du tertiaire
LNE
Conduite d'audit énergétique
AFNOR
Conduite d'audit énergétique

Demander le justificatif relatif au label RGE obtenu
Pour obtenir votre justificatif, vous devez en faire la demande auprès d'un organisme délivrant les labels RGE.
Le document attestant de l'obtention du label RGE varie selon qu'il s'agit d'une certification, d'une qualification ou d'une qualification-chantier.

Certification et qualification
Un certificat vous est délivré si vous remplissez toutes les conditions d'obtention. Il est signé par un responsable identifié de l'organisme délivrant le label RGE.
Sa durée de validité, prévue par l'organisme délivrant le label RGE, est de 4 ans maximum.
Le certificat doit permettre d'identifier le certifié et chacun de ses établissements couverts par le label.
Le document mentionne les informations suivantes :
- Nom de l'organisme délivrant le label RGE
- Nom, adresse, forme juridique et nom du responsable légal du certifié
- Référence au référentiel de qualification ou certification et autres documents applicables sur lesquels se fonde la qualification ou certification
- Domaine(s) du ou des labels attribués
- Compagnies d'assurance auprès desquelles le certifié a déclaré être assuré
- Date d'effet et durée de validité de la qualification ou certification
- Date d'échéance du certificat
Le certificat doit être enregistré par l'organisme délivrant les labels RGE.
Vos coordonnées et votre qualification ou certification sont publiées au moyen de tout support permettant une information publique.
Pour toute demande de renouvellement, vous devez vous soumettre à un nouveau contrôle de réalisation sur chantier en cours ou achevé.

Qualification-chantier
Pour obtenir la qualification-chantier, vous devez déposer un dossier de candidature.
Après instruction et examen de la recevabilité de votre dossier de candidature, la qualification-chantier vous est délivrée par l'organisme de qualification-chantier.
Vous recevez un justificatif. Le document précise que la qualification-chantier est valable pour le chantier faisant l'objet de la demande. Il mentionne les informations suivantes :
- Adresse de réalisation des travaux, telle que mentionnée sur le devis
- Catégorie de travaux concernée
- Date de début des travaux, identifiée par la date de signature du devis par le Maître d'ouvrage.

Être référencé dans l'annuaire des professionnels RGE
En tant que professionnel RGE, vous êtes référencé dans l'annuaire des professionnels qualifiés du site internet France Rénov'.
Vous pouvez consulter cet annuaire pour vérifier que vous êtes bien référencé :

Rechercher une entreprise ayant la qualité "Reconnu garant de l'environnement"
Agence nationale de l'habitat (Anah)

Maintenir votre label RGE
Pour conserver votre label RGE, la procédure varie selon qu'il s'agit de manière générale d'une certification et d'une qualification ou, de manière dérogatoire, d'une qualification-chantier.

Certification et qualification
Contrôle de réalisation et suivi annuel
Le label RGE vous est délivré pour une période de 4 ans.
Il fait l'objet d'un suivi annuel. Aussi, dans les 2 ans suivant l'octroi ou le renouvellement de votre label RGE, vos chantiers sont contrôlés dans le cadre d’audits de réalisation par l'organisme délivrant le label RGE.
Pour conserver votre label RGE, vous devez déclarer entre 2 et 5 chantiers par catégories de travaux parmi lesquels l'organisme choisit de façon aléatoire le ou les chantiers à auditer. Ces chantiers doivent être en cours ou achevés depuis moins de 2 ans ou depuis moins de 4 ans s'il n'y a pas de tel chantier.
L'organisme délivrant le label RGE définit les suites de ce contrôle dans le cadre de l'instruction ou de la procédure de suivi.
Le suivi annuel permet de contrôler le respect des critères légaux, administratifs, juridiques et financiers ainsi que le maintien des moyens humains.
En cas de modification pouvant remettre en cause la qualification ou certification obtenue, l'organisme la maintient ou lance une procédure de révision.
Non conformité, utilisation frauduleuse, signalement et réclamation
L'organisme délivrant le label RGE peut prononcer des sanctions à votre encontre que vous soyez titulaire ou demandeur d'un label RGE. Vous pouvez être sanctionné dans les situations suivantes :
- Non respect des règles applicables à votre signe de qualité
- Réalisation de travaux non conformes aux règles de l'art
- Utilisation d'un faux label RGE
- Utilisation de l'identité d'une autorité publique ou présentation comme appartenant, directement ou indirectement, à l'un de ses services
Des tiers peuvent faire des signalements ou réclamations à l'organisme délivrant le label RGE. Cela peut, par exemple, concerner la réalisation de travaux de mauvaise qualité, des pratiques commerciales trompeuses ou un non-respect des modalités de sous-traitance.
En cas d'une ou plusieurs non conformités, l'organisme délivrant le label RGE peut intégrer les procédures suivantes :
- Contrôles de réalisation de chantiers supplémentaires
- Auditions de l'entreprise
- Demandes de justifications et pièces complémentaires
- Formations complémentaires
Avant l'application d'une sanction, vous pouvez présenter vos observations.
Les sanctions suite à une non-conformité, constatée lors d'un contrôle de réalisation supplémentaire, sont la suspension ou le retrait.
Les sanctions pour un autre motif peuvent être les suivantes :
- Suspension du signe de qualité pendant une durée maximale de 2 ans
- Retrait d'un ou plusieurs signes de qualité
- Interdiction d'accès à un ou plusieurs signes de qualité pendant une durée maximale de 2 ans
En cas de départ du (ou des) responsables (s) technique (s) et de son non-remplacement dans un délai de 6 mois, une qualification peut être suspendue.
Transmission de vos données
Pour le maintien ou la délivrance du label RGE, vous acceptez que les données suivantes de vos chantiers puissent être transmises :
- N° de Sirene et de Siret de l'entreprise
- Type de travaux
- Localisation de la réalisation des travaux
- Date d'achèvement des travaux
- Organisme ayant délivré le signe de qualité
Ces données sont transmises par les administrations de l'État, l'Anah, et la SGFGAS. L'Ademe et les organismes délivrant le label RGE sont les destinataires de ces données.
Vous pouvez refuser la transmission de ces données mais, dans ce cas, le label est suspendu.
L'organisme délivrant les labels peut également choisir de façon aléatoire le ou les chantiers à auditer sur la base de ces informations.

Qualification-chantier
Contrôle systématique de réalisation
Le label RGE vous est délivré pour une période de 4 ans. Dans le cas dérogatoire de la qualification-chantier, il fait l'objet d'un contrôle systématique de réalisation.
Pour conserver votre label RGE, suite à ce contrôle, vous devez répondre aux exigences suivantes :
- Conformité aux règles de l'art des prestations réalisées
- Respect des exigences relatives aux éléments du service rendu par l'entreprise au client
Les points suivants sont vérifiés :
- Devis descriptif détaillé des travaux (marques, modèles et, le cas échéant, éléments permettant l'estimation du crédit d'impôt pour la transition énergétique)
- Travaux réalisés en conformité avec les règles de l'art
- PV de réception
- Facture détaillée et toute attestation signée servant à l'obtention des aides publiques
- Levée des éventuelles réserves dans le délai convenu avec le client en fonction du moment où le contrôle est réalisé
- Notices, garanties et documents relatifs à l'utilisation et à l'entretien lorsqu'ils existent
- Éléments essentiels de l'installation et/ou de l'ouvrage en relation avec la performance énergétique (cohérence devis/ facture/ réalisation)
Non conformité, utilisation frauduleuse, signalement et réclamation
En cas d'une ou plusieurs non-conformités, vous devez effectuer un correctif des travaux.
Ensuite, l'organisme de qualification-chantier peut diligenter une visite de contrôle.
Un rapport d'audit est émis. Il indique s'il existe un manquement majeur aux règles de sécurité et si l'audit est conforme ou non conforme.
Si l'audit est conforme, la qualification-chantier est confirmée.
Si l'audit n'est pas conforme, la qualification-chantier est retirée.
En cas d'identification d'une non-conformité majeure, le contrôle de réalisation est instatisfaisant. L'organisme de qualification-chantier vous interdit l'accès à une future qualification-chantier, sur toute catégorie de travaux.
L'organisme prévoit une procédure de traitement des signalements et réclamations émanant de tiers. Ils peuvent, par exemple, concerner des travaux de mauvaise qualité ou des pratiques commerciales trompeuses.
Vous pouvez faire l'objet de contrôles supplémentaires, tels que des auditions ou des demandes de justifications et pièces complémentaires.
Vous pouvez vous voir interdire l'accès à une ou plusieurs qualifications-chantiers dans les situations suivantes :
- Non respect des règles relatives à la protection des consommateurs
- Utilisation d'un faux label RGE
- Utilisation de l'identité d'une autorité publique ou présentation comme appartenant, directement ou indirectement, à l'un de ses services

Direction régionale de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe)
Label Reconnu Garant Environnement
ademe
Agence de la transition écologique (Ademe)

Conseillers spécialisés en travaux de rénovation de l'habitat (France Rénov')
Aides financières pour les travaux améliorant la performance énergétique
Permet de se faire accompagner gratuitement dans ses travaux de rénovation par des conseillers spécialisés de France Rénov'

Par téléphone
0 808 800 700
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h. Vous devez avoir votre dernier avis d'imposition.
Service gratuit + coût d'un appel

Code général des impôts : articles 200 quater à 200 quater A
Article 200 quater : crédit d'impôt sur le revenu pour les dépenses contribuant à la transition énergétique du logement

Code général des impôts : article 244 quater U
Crédit d'impôt pour des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens

Code de la construction et de l'habitation : article D319-16
Attribution de l'avance remboursable (éco-prêt à taux zéro) : détail des travaux éligibles

Décret n°2014-812 du 16 juillet 2014 pour le crédit d'impôt développement durable et des avances remboursables sans intérêts pour le financement de travaux de rénovation
Catégories de travaux, formation continue, accréditation COFRAC, sanctions

Arrêté du 19 décembre 2014 définissant les cahiers des charges des formations relatives à l'efficacité énergétique et à l'installation d'équipements de production d'énergie renouvelable
Cahier des charges des formations

Arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens
Critères de qualifications, convention, délivrance du certificat RGE, contrôle de réalisation et suivi annuel

Rechercher une entreprise ayant la qualité "Reconnu garant de l'environnement"
Agence nationale de l'habitat (Anah)

Rechercher les aides pour la rénovation de l'habitat
Agence nationale de l'habitat (Anah)

La mention RGE par l'Ademe
Agence de la transition écologique (Ademe)

Quelles qualifications et certifications pour quels travaux depuis 2022 ?
Agence de la transition écologique (Ademe)

Charte RGE Travaux du 9 novembre 2011
Agence de la transition écologique (Ademe)

Avenant n°1 du 4 novembre 2013 de la charte RGE Travaux
Agence de la transition écologique (Ademe)

Charte RGE études du 4 novembre 2013
Agence de la transition écologique (Ademe)

Charte RGE études du 27 mai 2016
Agence de la transition écologique (Ademe)

Professionnels du bâtiment : comment obtenir la mention RGE ?
Ministère chargé de l'économie

France Rénov' : le service public vous guide dans vos travaux de rénovation énergétique
Agence nationale de l'habitat (Anah)

MOOC Bâtiment Durable
Agence de la transition écologique (Ademe)

Maître d'ouvrage
Personne publique ou privée pour le compte de laquelle des travaux ou un ouvrage immobilier sont réalisés

Maître d'œuvre
Personne en charge du chantier dans sa conception et parfois dans son exécution. On distingue maître d’œuvre de conception et d'exécution, sur certains gros chantiers. Souvent, cette fonction est remplie par un architecte.

RGE
Reconnu Garant de l'Environnement

Insee
Institut national de la statistique et des études économiques

Sirene
Système informatique pour le répertoire des entreprises et des établissements

Siret
Système d'identification du répertoire des établissements

NACE
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne

Urssaf
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales

PREH
Plan de rénovation énergétique de l'habitat

Ademe
Agence de la transition écologique

Cofrac
Comité français d'accréditation

Anah
Agence nationale de l'habitat

SGFGAS
Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété
Quelles aides peut-on toucher pour réaliser des travaux dans son logement ?